CLOUDPARAMETER
Sub=Cirrus Cloud (vertical)
#C#=Cirrus Cloud (vertical)
Persistance=0.660000
Cover=108
Sharpness=0.969800
Water=22
Aspect=251
Mag=100
Shuffle=147
Offsetx=0.000000
Offsety=0.000000
System=1
